Summary Page Created:Tue November 21, 2006 09:44 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2432 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

hrcf02432N004 full img2.fits hrcf02432N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 09:44 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2432 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T14:24:06 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T00:38:10 Observation start date DATE-END 2001-05-14T01:07:14 Observation end date RA PNT 332.17376573901 Pointing RA DEC PNT 45.714866883457 Pointing Dec ROLL PNT 95.610290725322 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-21T14:42:19 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-05-14T00:38:10 Observation start date DATE-END 2001-05-14T01:07:14 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE HRC-S CALIBRATION OBSER- VATIONS OF ARLAC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2432 Observation id SEQ NUM 290078 Sequence number RA NOM 332.17376573901 Nominal RA DEC NOM 45.714866883457 Nominal Dec ROLL NOM 95.610290725322 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 21, 2006 09:44 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290078

Instrument: HRC Obs ID: 2432 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF ARLAC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170023 45.742223 7634.056641 93.395149 81.739326 332.219918 45.413065 83.926788 22.047136 3.806698 332.273419 45.424636 74.788391 21.589556 3.464101 332.157622 45.524149 45.041668 13.531852 3.328566 332.194587 45.965481 45.406895 14.190898 3.199720 332.235451 45.413726 66.622322 21.097212 3.157873 332.173501 45.412150 72.701782 23.052921 3.153691 332.203793 45.964341 42.833332 13.878320 3.086349 332.159713 45.451328 55.539955 18.068542 3.073848