Summary Page Created:Thu April 13, 2006 08:23 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600377

Instrument: ACIS Obs ID: 4722 Source: M31-bulge PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: Black Hole X-ray Novae in M31

acisf04722N002 e2 full img2.fits acisf04722N002 e2 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu April 13, 2006 08:23 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600377

Instrument: ACIS Obs ID: 4722 Source: M31-bulge PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: Black Hole X-ray Novae in M31

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.1 ASCDS version number DATE 2006-04-13T12:01:23 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-10-31T01:37:57 Observation start date DATE-END 2004-10-31T03:29:17 Observation end date RA PNT 10.671264657106 Pointing RA DEC PNT 41.261295985155 Pointing Dec ROLL PNT 225.99447042825 Pointing Roll RA TARG 10.684583 Observer’s specified target RA DEC TARG 41.269 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 31 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.7.1 ASCDS version number DATE 2006-04-13T12:21:52 Date and time of file creation DATE-OBS 2004-10-31T01:37:57 Observation start date DATE-END 2004-10-31T03:29:17 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT M31-bulge Source name TITLE Black Hole X-ray Novae in M31 Proposal title OBSERVER Dr. MICHAEL GARCIA Principal investigator OBS ID 4722 Observation id SEQ NUM 600377 Sequence number RA NOM 10.671264657106 Nominal RA DEC NOM 41.261295985155 Nominal Dec ROLL NOM 225.99447042825 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu April 13, 2006 08:23 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 600377

Instrument: ACIS Obs ID: 4722 Source: M31-bulge PI: Dr. MICHAEL GARCIA Title: Black Hole X-ray Novae in M31

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 10.794305 41.247600 345.113647 20.432404 16.890507 10.696591 41.274612 293.857147 18.763987 15.660699 10.702252 41.255916 260.714294 18.210344 14.316823 10.629775 41.272745 250.571426 17.605259 14.232759 10.660813 41.267772 244.285721 17.519903 13.943326 10.595648 41.259835 211.715912 16.305340 12.984452 10.728929 41.267591 228.142853 18.120266 12.590481 10.554735 41.310193 179.113632 15.536042 11.528911 10.741349 41.184726 167.666672 14.877441 11.269859 10.749519 41.268320 152.159088 13.660776 11.138392