Summary Page Created:Mon November 6, 2006 07:01 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290065

Instrument: ACIS Obs ID: 984 Source: VEGA, ACIS-I, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

acisf00984N002 full img2.fits acisf00984N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 07:01 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290065

Instrument: ACIS Obs ID: 984 Source: VEGA, ACIS-I, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-06T11:34:15 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T07:25:13 Observation start date DATE-END 2001-02-01T08:41:29 Observation end date RA PNT 279.24082072419 Pointing RA DEC PNT 38.785026677126 Pointing Dec ROLL PNT 38.215655836644 Pointing Roll RA TARG 279.234792 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-06T11:59:57 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T07:25:13 Observation start date DATE-END 2001-02-01T08:41:29 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA, ACIS-I, AO2 Source name TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE OP- TICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 984 Observation id SEQ NUM 290065 Sequence number RA NOM 279.24082072419 Nominal RA DEC NOM 38.785026677126 Nominal Dec ROLL NOM 38.215655836644 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 07:01 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290065

Instrument: ACIS Obs ID: 984 Source: VEGA, ACIS-I, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.904632 38.968926 116.383644 21.625736 5.381720 278.943496 38.913225 55.693180 14.048671 3.964303 279.006200 39.038063 50.262459 15.253654 3.295110 278.957765 38.892883 31.291666 9.713122 3.221587 279.154794 38.894557 17.000000 5.488740 3.097250 279.188343 38.895084 17.000000 5.532661 3.072663