Summary Page Created:Mon November 6, 2006 07:18 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290076

Instrument: HRC Obs ID: 995 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

hrcf00995N004 full img2.fits hrcf00995N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 07:18 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290076

Instrument: HRC Obs ID: 995 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-06T11:39:15 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T05:42:53 Observation start date DATE-END 2001-02-01T06:33:02 Observation end date RA PNT 279.53854962686 Pointing RA DEC PNT 39.029764773753 Pointing Dec ROLL PNT 37.657316946064 Pointing Roll RA TARG 279.234792 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-06T12:16:02 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-02-01T05:42:53 Observation start date DATE-END 2001-02-01T06:33:02 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA, HRC-S, AO2 Source name TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE OP- TICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 995 Observation id SEQ NUM 290076 Sequence number RA NOM 279.53854962686 Nominal RA DEC NOM 39.029764773753 Nominal Dec ROLL NOM 37.657316946064 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon November 6, 2006 07:18 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290076

Instrument: HRC Obs ID: 995 Source: VEGA, HRC-S, AO2 PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA TO MONITOR THE TRANSMISSION OF THE

OPTICAL/UV FILTERS ON ACIS AND HRC

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 279.241317 38.831721 169.591064 25.012035 6.780379 279.210079 38.861021 111.120537 23.005140 4.830248 279.831491 39.188523 93.749649 22.326262 4.199075 279.183107 38.836383 108.575134 28.370008 3.827110 279.812178 39.209568 84.201401 23.449635 3.590734 279.231607 38.875220 83.000000 23.638971 3.511151 279.833144 39.193535 92.916664 27.133574 3.424417 279.873218 39.212879 103.956810 31.892883 3.259562 279.805155 39.221139 72.000000 22.194857 3.243995 279.761348 39.197036 56.431374 17.835800 3.163938