Summary Page Created:Mon December 11, 2006 12:29 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900035

Instrument: ACIS Obs ID: 1676 Source: LOCKMAN HOLE #19 PI: Dr. Stephen Murray Title: LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

acisf01676N002 full img2.fits acisf01676N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon December 11, 2006 12:29 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900035

Instrument: ACIS Obs ID: 1676 Source: LOCKMAN HOLE #19 PI: Dr. Stephen Murray Title: LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-11T16:53:22 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-05T03:29:03 Observation start date DATE-END 2001-07-05T05:00:56 Observation end date RA PNT 162.73197545402 Pointing RA DEC PNT 57.954229625702 Pointing Dec ROLL PNT 284.78615333529 Pointing Roll RA TARG 162.733333 Observer’s specified target RA DEC TARG 57.958889 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-11T17:28:01 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-05T03:29:03 Observation start date DATE-END 2001-07-05T05:00:56 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012368 Detector GRATING NONE Grating OBJECT LOCKMAN HOLE #19 Source name TITLE LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

Proposal title

OBSERVER Dr. Stephen Murray Principal investigator OBS ID 1676 Observation id SEQ NUM 900035 Sequence number RA NOM 162.73197545402 Nominal RA DEC NOM 57.954229625702 Nominal Dec ROLL NOM 284.78615333529 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon December 11, 2006 12:29 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 900035

Instrument: ACIS Obs ID: 1676 Source: LOCKMAN HOLE #19 PI: Dr. Stephen Murray Title: LOCKMAN HOLE SHALLOW SURVEY

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 162.651756 57.927366 63.318180 9.683837 6.538542 162.576142 57.885994 42.590000 8.652035 4.922542 162.710815 58.033160 33.428570 7.845758 4.260719 162.541922 58.050735 29.397728 7.571121 3.882876 162.755434 58.016707 24.000000 6.216912 3.860437 162.594665 57.862233 26.013794 6.887909 3.776733 162.959815 58.235436 36.777409 10.029904 3.666776 162.588102 57.874453 23.897499 6.592227 3.625103 162.705359 58.051898 18.000000 5.600033 3.214267