Summary Page Created:Wed June 6, 2007 09:31 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590016

Instrument: HRC Obs ID: 148 Source: G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0 CENTER MCP] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

hrcf00148N005 full img2.fitshrcf00148N005 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 09:31 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590016

Instrument: HRC Obs ID: 148 Source: G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0 CENTER MCP] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-06T12:51:15 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-08-31T14:59:18 Observation start date DATE-END 2000-08-31T18:12:19 Observation end date RA PNT 278.38891577927 Pointing RA DEC PNT -10.573267031659 Pointing Dec ROLL PNT 266.30416148837 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-06-06T13:29:24 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-08-31T14:59:18 Observation start date DATE-END 2000-08-31T18:12:19 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0 CENTER MCP]

Source name

TITLE HRC RESPONSE TO CONTIN- UUM SOURCE.

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 148 Observation id SEQ NUM 590016 Sequence number RA NOM 278.38891577927 Nominal RA DEC NOM -10.573267031659 Nominal Dec ROLL NOM 266.30416148837 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 09:31 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590016

Instrument: HRC Obs ID: 148 Source: G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0 CENTER MCP] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.363810 -10.271224 758.836609 59.540848 12.744807 278.414666 -10.271311 836.180359 71.166733 11.749596 278.395137 -10.271125 723.221436 72.354904 9.995472 278.440414 -10.271608 606.116089 62.493275 9.698901 278.453530 -10.271767 514.016968 54.984699 9.348364 278.360975 -10.292272 455.583344 58.760429 7.753234 278.362106 -10.818204 338.208344 50.651573 6.677154 278.353055 -10.818050 289.875000 48.198257 6.014222 278.359724 -10.309364 298.954559 50.154423 5.960682 278.357354 -10.320170 231.765518 44.858025 5.166646