Summary Page Created:Wed June 6, 2007 09:42 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590218

Instrument: ACIS Obs ID: 1838 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,1] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

acisf01838N002 full img2.fits acisf01838N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 09:42 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590218

Instrument: ACIS Obs ID: 1838 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,1] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T13:13:28 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-02T01:10:14 Observation start date DATE-END 2000-09-02T03:51:22 Observation end date RA PNT 278.38657206626 Pointing RA DEC PNT -10.589269915682 Pointing Dec ROLL PNT 266.80752046013 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T13:41:49 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-02T01:10:14 Observation start date DATE-END 2000-09-02T03:51:22 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,1]

Source name

TITLE HRC RESPONSE TO CONTIN- UUM SOURCE.

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1838 Observation id SEQ NUM 590218 Sequence number RA NOM 278.38657206626 Nominal RA DEC NOM -10.589269915682 Nominal Dec ROLL NOM 266.80752046013 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 09:42 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590218

Instrument: ACIS Obs ID: 1838 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,1] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.389879 -10.568800 768.285706 52.761982 14.561351 278.086373 -10.588154 194.456253 23.836378 8.157961 278.365661 -10.590101 86.428574 11.017207 7.844871 278.250362 -10.487187 51.068966 9.824562 5.198091 278.217059 -10.485055 29.541666 8.771907 3.367759 278.391309 -10.567988 63.857143 19.619452 3.254787 278.386020 -10.570155 49.714287 15.693078 3.167912 278.086725 -10.565781 53.823215 17.227936 3.124182 278.116830 -10.628415 34.704544 11.152023 3.111951