Summary Page Created:Wed June 6, 2007 10:15 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590220

Instrument: ACIS Obs ID: 1840 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,5,-4] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

acisf01840N002 full img2.fits acisf01840N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 10:15 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590220

Instrument: ACIS Obs ID: 1840 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,5,-4] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T13:47:40 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-02T06:13:12 Observation start date DATE-END 2000-09-02T08:35:02 Observation end date RA PNT 278.30191911608 Pointing RA DEC PNT -10.584453266426 Pointing Dec ROLL PNT 266.84307648253 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T14:13:51 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-02T06:13:12 Observation start date DATE-END 2000-09-02T08:35:02 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,5,-4]

Source name

TITLE HRC RESPONSE TO CONTIN- UUM SOURCE.

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1840 Observation id SEQ NUM 590220 Sequence number RA NOM 278.30191911608 Nominal RA DEC NOM -10.584453266426 Nominal Dec ROLL NOM 266.84307648253 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 10:15 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590220

Instrument: ACIS Obs ID: 1840 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,5,-4] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.389495 -10.568743 1844.666626 68.999725 26.734406 278.087513 -10.585044 161.199341 20.444103 7.884881 278.249752 -10.487641 50.692501 9.001663 5.631459 278.365403 -10.590082 38.875000 9.025928 4.307037 278.382558 -10.566953 79.571426 20.124535 3.953951 278.388755 -10.565349 146.000000 37.793640 3.863084 278.216863 -10.484555 28.833334 7.572173 3.807801 278.217050 -10.484510 25.477272 7.415381 3.435733 277.987526 -10.636600 51.880398 15.710518 3.302272 278.390147 -10.561314 62.791668 19.607574 3.202419