Summary Page Created:Wed June 6, 2007 09:49 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590221

Instrument: ACIS Obs ID: 1841 Source: G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-1,10,5] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

acisf01841N002 full img2.fits acisf01841N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 09:49 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590221

Instrument: ACIS Obs ID: 1841 Source: G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-1,10,5] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T13:17:10 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-01T22:37:28 Observation start date DATE-END 2000-09-02T01:10:14 Observation end date RA PNT 278.21721227421 Pointing RA DEC PNT -10.579678294291 Pointing Dec ROLL PNT 266.80013883139 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-06T13:48:32 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-01T22:37:28 Observation start date DATE-END 2000-09-02T01:10:14 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-1,10,5]

Source name

TITLE HRC RESPONSE TO CONTIN- UUM SOURCE.

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1841 Observation id SEQ NUM 590221 Sequence number RA NOM 278.21721227421 Nominal RA DEC NOM -10.579678294291 Nominal Dec ROLL NOM 266.80013883139 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed June 6, 2007 09:49 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590221

Instrument: ACIS Obs ID: 1841 Source: G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-1,10,5] PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC RESPONSE TO CONTINUUM SOURCE.

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.390313 -10.568915 4221.192871 112.358452 37.568985 278.087106 -10.586822 81.852272 15.158756 5.399669 278.249619 -10.488281 43.079544 7.981264 5.397585 278.441740 -10.487979 76.666664 15.727056 4.874826 278.216642 -10.485198 32.079544 7.137256 4.494661 278.436523 -10.617388 52.604389 12.585986 4.179600 278.365482 -10.591069 51.897728 13.170904 3.940331 277.971694 -10.580267 37.458332 9.549312 3.922621 278.388270 -10.547037 77.993103 20.494165 3.805625 278.440758 -10.526117 55.084442 16.289534 3.381585