Summary Page Created:Thu July 12, 2007 19:30 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590127

Instrument: ACIS Obs ID: 1313 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7.0.0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

acisf01313N002 full img2.fits acisf01313N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 12, 2007 19:30 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590127

Instrument: ACIS Obs ID: 1313 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7.0.0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-12T23:20:02 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-15T11:35:02 Observation start date DATE-END 2000-12-15T13:59:31 Observation end date RA PNT 16.169146862881 Pointing RA DEC PNT -72.1432411473 Pointing Dec ROLL PNT 298.85027295737 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-12T23:29:50 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-15T11:35:02 Observation start date DATE-END 2000-12-15T13:59:31 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7.0.0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1313 Observation id SEQ NUM 590127 Sequence number RA NOM 16.169146862881 Nominal RA DEC NOM -72.1432411473 Nominal Dec ROLL NOM 298.85027295737 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 12, 2007 19:30 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590127

Instrument: ACIS Obs ID: 1313 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7.0.0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.002945 -72.034630 1328.448242 69.333832 19.160173 16.005407 -72.027599 1349.590942 70.694031 19.090593 16.016915 -72.033876 1261.482788 68.913643 18.305269 16.016700 -72.027719 893.920471 60.833294 14.694592 15.998061 -72.032422 1016.511353 75.939110 13.385874 15.808078 -72.153965 220.154999 17.530405 12.558467 16.290466 -72.196391 98.079544 11.193590 8.762116 16.387866 -72.225369 50.590000 9.163548 5.520787 16.480046 -72.064076 35.238636 7.713988 4.568148 17.077977 -72.009753 106.627907 23.804607 4.479297