Summary Page Created:Fri July 13, 2007 13:08 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590129

Instrument: ACIS Obs ID: 1315 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

acisf01315N002 full img2.fits acisf01315N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri July 13, 2007 13:08 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590129

Instrument: ACIS Obs ID: 1315 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-13T16:57:16 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-15T16:08:01 Observation start date DATE-END 2000-12-15T18:16:31 Observation end date RA PNT 15.99479010318 Pointing RA DEC PNT -72.115288278603 Pointing Dec ROLL PNT 298.50636620034 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-13T17:07:09 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-15T16:08:01 Observation start date DATE-END 2000-12-15T18:16:31 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1315 Observation id SEQ NUM 590129 Sequence number RA NOM 15.99479010318 Nominal RA DEC NOM -72.115288278603 Nominal Dec ROLL NOM 298.50636620034 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri July 13, 2007 13:08 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590129

Instrument: ACIS Obs ID: 1315 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.018860 -72.033229 731.666687 51.791927 14.127040 15.997016 -72.031187 550.708313 52.008301 10.588855 15.807952 -72.153976 136.000000 12.918749 10.527335 15.999238 -72.028434 498.833344 49.343536 10.109395 16.014509 -72.034913 444.571442 44.004707 10.102815 16.003591 -72.034450 514.571411 53.483513 9.621122 16.007847 -72.027144 434.333344 48.396393 8.974498 15.405466 -72.072184 124.590912 13.959772 8.924995 16.018722 -72.028452 375.958344 45.729565 8.221341 16.020969 -72.030461 358.875000 44.412621 8.080474