Summary Page Created:Fri July 13, 2007 13:10 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590130

Instrument: ACIS Obs ID: 1316 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

acisf01316N002 full img2.fits acisf01316N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri July 13, 2007 13:10 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590130

Instrument: ACIS Obs ID: 1316 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-13T16:59:43 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-15T18:16:31 Observation start date DATE-END 2000-12-15T20:25:01 Observation end date RA PNT 15.898620169121 Pointing RA DEC PNT -72.130969446056 Pointing Dec ROLL PNT 298.32940456096 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-13T17:09:04 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-15T18:16:31 Observation start date DATE-END 2000-12-15T20:25:01 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1316 Observation id SEQ NUM 590130 Sequence number RA NOM 15.898620169121 Nominal RA DEC NOM -72.130969446056 Nominal Dec ROLL NOM 298.32940456096 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri July 13, 2007 13:10 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590130

Instrument: ACIS Obs ID: 1316 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.019022 -72.033286 1228.640015 64.508957 19.046038 16.003843 -72.027718 880.857483 65.305725 13.488212 16.004786 -72.034877 783.465881 59.046959 13.268522 16.009841 -72.026920 745.072510 59.512001 12.519702 15.997755 -72.031371 817.859985 65.521767 12.482264 16.018961 -72.028562 623.502502 56.553631 11.024977 15.807990 -72.153964 164.000000 14.992698 10.938659 15.406889 -72.072113 111.565002 13.410295 8.319355 15.997571 -72.032570 472.636353 57.327221 8.244536 16.289803 -72.196346 71.458336 11.371988 6.283715