Summary Page Created:Fri July 13, 2007 13:08 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590131

Instrument: ACIS Obs ID: 1317 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

acisf01317N002 full img2.fits acisf01317N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri July 13, 2007 13:08 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590131

Instrument: ACIS Obs ID: 1317 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-13T16:57:26 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-15T20:25:01 Observation start date DATE-END 2000-12-15T22:33:31 Observation end date RA PNT 15.802480414872 Pointing RA DEC PNT -72.146670864343 Pointing Dec ROLL PNT 298.1523186151 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11 ASCDS version number DATE 2007-07-13T17:07:43 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-15T20:25:01 Observation start date DATE-END 2000-12-15T22:33:31 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1317 Observation id SEQ NUM 590131 Sequence number RA NOM 15.802480414872 Nominal RA DEC NOM -72.146670864343 Nominal Dec ROLL NOM 298.1523186151 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri July 13, 2007 13:08 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590131

Instrument: ACIS Obs ID: 1317 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.002054 -72.034387 1578.431763 71.191444 22.171650 16.018787 -72.033012 1474.083374 73.873352 19.954197 15.336560 -72.188635 397.625000 22.593098 17.599401 16.005798 -72.027614 1293.333374 74.651558 17.324934 16.014117 -72.027644 1102.708374 69.930588 15.768612 15.997703 -72.031693 1214.666626 77.769012 15.618903 15.807972 -72.153941 154.714279 13.845919 11.173999 15.405533 -72.072023 121.875000 13.168298 9.255182 16.017650 -72.027797 418.363647 60.660378 6.896819 16.290444 -72.196095 77.180000 11.199114 6.891617