Summary Page Created:Tue June 19, 2007 21:27 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590134

Instrument: ACIS Obs ID: 1525 Source: E0102-72.3 [Chip S4, T=120, Offsets=-9,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

acisf01525N002 full img2.fits acisf01525N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue June 19, 2007 21:27 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590134

Instrument: ACIS Obs ID: 1525 Source: E0102-72.3 [Chip S4, T=120, Offsets=-9,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-20T00:33:50 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-10T18:42:11 Observation start date DATE-END 2000-12-10T21:04:01 Observation end date RA PNT 16.284825533698 Pointing RA DEC PNT -72.164042334153 Pointing Dec ROLL PNT 303.54639225341 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-20T01:26:28 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-10T18:42:11 Observation start date DATE-END 2000-12-10T21:04:01 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S4, T=120, Offsets=-9,0,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1525 Observation id SEQ NUM 590134 Sequence number RA NOM 16.284825533698 Nominal RA DEC NOM -72.164042334153 Nominal Dec ROLL NOM 303.54639225341 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue June 19, 2007 21:27 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590134

Instrument: ACIS Obs ID: 1525 Source: E0102-72.3 [Chip S4, T=120, Offsets=-9,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.000372 -72.033428 3406.127441 113.959526 29.888922 16.016432 -72.033506 3026.702393 109.828957 27.558329 16.002489 -72.028750 3079.917236 115.867783 26.581308 16.016390 -72.028247 1644.832520 98.934250 16.625511 15.908215 -72.026092 184.829544 16.301367 11.338285 16.290327 -72.196416 87.714287 10.891134 8.053733 16.676059 -72.445415 194.803986 33.415218 5.829799 16.387496 -72.225252 46.428570 8.748617 5.306961 17.015417 -72.384906 115.966774 26.858662 4.317667 16.417240 -72.124070 29.238636 7.245773 4.035268