Summary Page Created:Tue June 19, 2007 21:42 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590135

Instrument: ACIS Obs ID: 1526 Source: E0102-72.3 [Chip S5, T=120, Offsets=-17,0,] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

acisf01526N002 full img2.fits acisf01526N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue June 19, 2007 21:42 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590135

Instrument: ACIS Obs ID: 1526 Source: E0102-72.3 [Chip S5, T=120, Offsets=-17,0,] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-20T00:48:36 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-10T21:04:01 Observation start date DATE-END 2000-12-10T23:35:12 Observation end date RA PNT 16.52815962002 Pointing RA DEC PNT -72.277468936908 Pointing Dec ROLL PNT 303.65123383676 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-20T01:40:55 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-12-10T21:04:01 Observation start date DATE-END 2000-12-10T23:35:12 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S5, T=120, Offsets=-17,0,]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1526 Observation id SEQ NUM 590135 Sequence number RA NOM 16.52815962002 Nominal RA DEC NOM -72.277468936908 Nominal Dec ROLL NOM 303.65123383676 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue June 19, 2007 21:42 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590135

Instrument: ACIS Obs ID: 1526 Source: E0102-72.3 [Chip S5, T=120, Offsets=-17,0,] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (DEC 2000)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.005993 -72.031225 15828.270508 149.195786 106.090607 15.994000 -72.031014 1574.458496 134.540802 11.702460 16.737130 -72.413311 102.974998 12.626444 8.155502 16.387385 -72.225361 92.857140 11.676268 7.952639 16.289964 -72.196497 99.117241 12.890414 7.689221 16.924687 -72.564476 176.362122 28.885300 6.105601 17.262758 -72.498134 150.661133 27.700130 5.439004 15.906447 -72.023060 118.270615 22.169165 5.334915 16.675152 -72.341064 37.958332 7.695082 4.932805 16.488361 -72.350336 34.000000 7.163665 4.746174