Summary Page Created:Sat November 25, 2006 03:31 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590141

Instrument: ACIS Obs ID: 1532 Source: E0102-72.3 [Chip S1, T=120, Offsets=13,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

acisf01532N002 full img2.fits acisf01532N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 03:31 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590141

Instrument: ACIS Obs ID: 1532 Source: E0102-72.3 [Chip S1, T=120, Offsets=13,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T08:13:31 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-06T06:05:10 Observation start date DATE-END 2001-06-06T08:22:54 Observation end date RA PNT 16.435993051734 Pointing RA DEC PNT -72.205654803629 Pointing Dec ROLL PNT 126.89487663575 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T08:29:41 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-06T06:05:10 Observation start date DATE-END 2001-06-06T08:22:54 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S1, T=120, Offsets=13,0,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102- 72 (JUNE 2001)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1532 Observation id SEQ NUM 590141 Sequence number RA NOM 16.435993051734 Nominal RA DEC NOM -72.205654803629 Nominal Dec ROLL NOM 126.89487663575 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 03:31 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590141

Instrument: ACIS Obs ID: 1532 Source: E0102-72.3 [Chip S1, T=120, Offsets=13,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.009951 -72.031608 19200.416016 211.728882 90.683975 16.002922 -72.031432 12835.779297 202.872025 63.270325 15.906055 -72.025426 725.333313 38.444473 18.867037 15.909851 -72.027383 442.941162 36.839687 12.023479 16.387476 -72.225377 133.714279 12.998918 10.286571 16.930678 -71.999136 108.241379 14.723040 7.351836 16.739630 -72.412895 93.536568 14.730611 6.349810 15.694324 -72.000435 191.006638 31.364670 6.089866 15.995262 -71.924968 169.744186 28.559368 5.943555 16.290259 -72.196347 57.142857 9.629151 5.934361