Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:04 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590142

Instrument: ACIS Obs ID: 1533 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

acisf01533N002 full img2.fits acisf01533N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:04 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590142

Instrument: ACIS Obs ID: 1533 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T06:41:59 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T06:35:00 Observation start date DATE-END 2001-06-05T08:59:33 Observation end date RA PNT 15.799459864565 Pointing RA DEC PNT -71.929494317769 Pointing Dec ROLL PNT 127.34372707653 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T07:03:20 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T06:35:00 Observation start date DATE-END 2001-06-05T08:59:33 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7,0,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102- 72 (JUNE 2001)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1533 Observation id SEQ NUM 590142 Sequence number RA NOM 15.799459864565 Nominal RA DEC NOM -71.929494317769 Nominal Dec ROLL NOM 127.34372707653 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:04 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590142

Instrument: ACIS Obs ID: 1533 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906277 -72.025982 911.772705 33.113312 27.534931 16.018073 -72.033779 1561.238647 68.601318 22.758142 16.002836 -72.034766 1515.147705 71.963417 21.054415 16.004915 -72.027801 1233.137939 67.964005 18.143986 15.178218 -72.190865 516.055176 36.424038 14.167984 15.997855 -72.031131 951.351746 68.467987 13.894840 15.407285 -72.071916 80.568184 15.682389 5.137494 15.431514 -71.909047 41.034481 8.532990 4.808922 14.956876 -72.098702 107.315613 23.364655 4.593075 14.990886 -72.110559 119.305649 29.475878 4.047569