Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:11 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590143

Instrument: ACIS Obs ID: 1534 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

acisf01534N002 full img2.fits acisf01534N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:11 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590143

Instrument: ACIS Obs ID: 1534 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T06:51:05 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T08:59:33 Observation start date DATE-END 2001-06-05T11:17:18 Observation end date RA PNT 15.89732384723 Pointing RA DEC PNT -71.969258541404 Pointing Dec ROLL PNT 127.32636252982 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T07:10:26 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T08:59:33 Observation start date DATE-END 2001-06-05T11:17:18 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,0,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102- 72 (JUNE 2001)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1534 Observation id SEQ NUM 590143 Sequence number RA NOM 15.89732384723 Nominal RA DEC NOM -71.969258541404 Nominal Dec ROLL NOM 127.32636252982 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:11 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590143

Instrument: ACIS Obs ID: 1534 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906432 -72.025936 912.590881 31.936583 28.575096 15.186272 -72.191548 506.880402 37.918198 13.367735 16.019286 -72.033198 581.571411 52.529194 11.071395 16.000140 -72.028306 540.857117 49.804813 10.859535 15.996842 -72.031505 485.857147 47.918243 10.139294 16.017538 -72.034197 488.428558 49.843941 9.799156 16.014307 -72.035177 408.428558 45.162197 9.043594 16.003689 -72.034800 475.428558 54.404037 8.738847 15.813854 -72.153461 79.875000 11.287745 7.076258 15.407330 -72.071932 120.647728 17.060799 7.071634