Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:20 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590145

Instrument: ACIS Obs ID: 1536 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

acisf01536N002 full img2.fits acisf01536N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:20 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590145

Instrument: ACIS Obs ID: 1536 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T06:56:52 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T13:35:04 Observation start date DATE-END 2001-06-05T15:54:26 Observation end date RA PNT 16.069800977317 Pointing RA DEC PNT -71.929031154414 Pointing Dec ROLL PNT 127.30896604635 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T07:19:02 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T13:35:04 Observation start date DATE-END 2001-06-05T15:54:26 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102- 72 (JUNE 2001)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1536 Observation id SEQ NUM 590145 Sequence number RA NOM 16.069800977317 Nominal RA DEC NOM -71.929031154414 Nominal Dec ROLL NOM 127.30896604635 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:20 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590145

Instrument: ACIS Obs ID: 1536 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906348 -72.025882 787.465027 31.507692 24.992786 16.001522 -72.034240 1393.642456 73.283371 19.017172 16.019837 -72.032373 1118.025024 63.740273 17.540323 16.000802 -72.028292 884.363647 57.962868 15.257417 15.997882 -72.031320 940.732483 66.667503 14.110810 16.008814 -72.026914 692.329529 54.591724 12.681951 16.019256 -72.029053 538.772705 51.483383 10.464983 15.467085 -72.195237 146.140289 27.147968 5.383102 15.408663 -72.170150 143.076416 30.012875 4.767168 15.404820 -72.071773 113.166664 24.117548 4.692296