Summary Page Created:Sat November 25, 2006 03:43 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590147

Instrument: ACIS Obs ID: 1538 Source: E0102-72.3 [Chip S0, T=120, Offsets=21,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

acisf01538N002 full img2.fits acisf01538N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 03:43 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590147

Instrument: ACIS Obs ID: 1538 Source: E0102-72.3 [Chip S0, T=120, Offsets=21,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T08:26:48 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-06T08:22:54 Observation start date DATE-END 2001-06-06T11:00:09 Observation end date RA PNT 16.701505687553 Pointing RA DEC PNT -72.314793615413 Pointing Dec ROLL PNT 127.02831852813 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T08:41:49 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-06T08:22:54 Observation start date DATE-END 2001-06-06T11:00:09 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S0, T=120, Offsets=21,0,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102- 72 (JUNE 2001)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1538 Observation id SEQ NUM 590147 Sequence number RA NOM 16.701505687553 Nominal RA DEC NOM -72.314793615413 Nominal Dec ROLL NOM 127.02831852813 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 03:43 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590147

Instrument: ACIS Obs ID: 1538 Source: E0102-72.3 [Chip S0, T=120, Offsets=21,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.737013 -72.413399 181.335007 16.943672 10.702225 16.387197 -72.225858 82.715912 11.238595 7.359986 16.387864 -72.225748 78.666664 11.157229 7.050735 17.153679 -72.417298 88.750000 12.645407 7.018359 15.939488 -72.104255 130.265778 26.385189 4.937080 16.824002 -72.405428 41.384998 8.913494 4.642961 16.739810 -72.231355 29.958334 7.062166 4.242088 16.449951 -72.104814 82.098038 19.501463 4.209840 16.270198 -72.034822 114.126244 27.303257 4.179950 16.291425 -72.196578 42.124138 10.264414 4.103901