Summary Page Created:Mon November 27, 2006 22:44 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590149

Instrument: ACIS Obs ID: 1540 Source: E0102-72.3 [Chip S4, T=120, Offsets=-9,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

acisf01540N002 full img2.fits acisf01540N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon November 27, 2006 22:44 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590149

Instrument: ACIS Obs ID: 1540 Source: E0102-72.3 [Chip S4, T=120, Offsets=-9,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-28T03:18:58 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-06T13:17:54 Observation start date DATE-END 2001-06-06T15:35:39 Observation end date RA PNT 15.717101211406 Pointing RA DEC PNT -71.904300510601 Pointing Dec ROLL PNT 126.01527491034 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-28T03:43:13 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-06T13:17:54 Observation start date DATE-END 2001-06-06T15:35:39 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S4, T=120, Offsets=-9,0,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102- 72 (JUNE 2001)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1540 Observation id SEQ NUM 590149 Sequence number RA NOM 15.717101211406 Nominal RA DEC NOM -71.904300510601 Nominal Dec ROLL NOM 126.01527491034 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon November 27, 2006 22:44 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590149

Instrument: ACIS Obs ID: 1540 Source: E0102-72.3 [Chip S4, T=120, Offsets=-9,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.002490 -72.033831 3562.504883 113.508087 31.385473 15.906841 -72.025852 1025.806763 35.196259 29.145338 16.002545 -72.028617 2432.982422 106.706467 22.800703 16.018838 -72.032860 2280.027588 103.016151 22.132719 15.301062 -71.622933 192.528244 30.129555 6.390013 15.705151 -71.966692 41.428570 8.414907 4.923236 15.008513 -71.699560 144.415283 32.331654 4.466684 15.368624 -71.647806 118.875000 26.679871 4.455606 15.012319 -71.708939 98.417854 26.166878 3.761162 15.073604 -71.730339 91.363640 24.707979 3.697738