Summary Page Created:Mon November 27, 2006 22:33 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590150

Instrument: ACIS Obs ID: 1541 Source: E0102-72.3 [Chip S5, T=120, Offsets=-17,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

acisf01541N002 full img2.fits acisf01541N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon November 27, 2006 22:33 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590150

Instrument: ACIS Obs ID: 1541 Source: E0102-72.3 [Chip S5, T=120, Offsets=-17,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-28T03:13:06 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-06T15:35:39 Observation start date DATE-END 2001-06-06T18:10:18 Observation end date RA PNT 15.463341499823 Pointing RA DEC PNT -71.794038227073 Pointing Dec ROLL PNT 125.71655817624 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-28T03:32:23 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-06T15:35:39 Observation start date DATE-END 2001-06-06T18:10:18 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S5, T=120, Offsets=-17,0,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102- 72 (JUNE 2001)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1541 Observation id SEQ NUM 590150 Sequence number RA NOM 15.463341499823 Nominal RA DEC NOM -71.794038227073 Nominal Dec ROLL NOM 125.71655817624 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon November 27, 2006 22:33 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590150

Instrument: ACIS Obs ID: 1541 Source: E0102-72.3 [Chip S5, T=120, Offsets=-17,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.007583 -72.031821 15780.755859 146.299454 107.866127 15.907601 -72.025462 594.340881 30.003643 19.808958 15.050087 -71.512396 190.298996 30.207903 6.299643 14.742056 -71.582700 168.362122 28.739925 5.858127 15.412610 -71.818524 48.142857 9.084611 5.299386 15.723217 -71.804908 32.916668 7.508398 4.383980 15.854720 -72.063926 64.965179 15.612851 4.161007 14.970147 -71.526305 121.229233 29.549889 4.102528 15.080380 -71.523225 114.742859 29.521030 3.886817 14.892981 -71.655140 71.294121 19.465433 3.662601