Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:27 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590151

Instrument: ACIS Obs ID: 1542 Source: E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

acisf01542N002 full img2.fits acisf01542N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:27 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590151

Instrument: ACIS Obs ID: 1542 Source: E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T07:04:30 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T18:15:21 Observation start date DATE-END 2001-06-05T20:34:40 Observation end date RA PNT 15.912339726662 Pointing RA DEC PNT -72.146835495623 Pointing Dec ROLL PNT 126.94432099669 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T07:25:52 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T18:15:21 Observation start date DATE-END 2001-06-05T20:34:40 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102- 72 (JUNE 2001)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1542 Observation id SEQ NUM 590151 Sequence number RA NOM 15.912339726662 Nominal RA DEC NOM -72.146835495623 Nominal Dec ROLL NOM 126.94432099669 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 02:27 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590151

Instrument: ACIS Obs ID: 1542 Source: E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906207 -72.025882 620.434509 28.577202 21.710821 16.017829 -72.034028 1426.648315 66.175446 21.558573 16.003944 -72.027751 1439.056763 71.725761 20.063320 16.001236 -72.034200 1434.137939 75.514565 18.991541 15.178436 -72.191984 369.509796 23.449039 15.757994 15.808098 -72.153997 306.714294 19.501232 15.727943 16.019182 -72.028769 914.795471 63.718651 14.356792 15.794385 -72.056514 206.113632 16.439272 12.537881 16.290567 -72.196556 87.318184 10.975968 7.955397 15.686645 -72.256082 64.715912 10.311370 6.276170