Summary Page Created:Sat November 25, 2006 03:07 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590152

Instrument: ACIS Obs ID: 1543 Source: E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

acisf01543N002 full img2.fits acisf01543N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 03:07 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590152

Instrument: ACIS Obs ID: 1543 Source: E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T07:39:57 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T20:34:40 Observation start date DATE-END 2001-06-05T22:52:24 Observation end date RA PNT 15.71799578704 Pointing RA DEC PNT -72.010524434324 Pointing Dec ROLL PNT 126.69905687467 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T08:06:27 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T20:34:40 Observation start date DATE-END 2001-06-05T22:52:24 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102- 72 (JUNE 2001)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1543 Observation id SEQ NUM 590152 Sequence number RA NOM 15.71799578704 Nominal RA DEC NOM -72.010524434324 Nominal Dec ROLL NOM 126.69905687467 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 03:07 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590152

Instrument: ACIS Obs ID: 1543 Source: E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906231 -72.025911 857.034119 30.797939 27.827644 16.018621 -72.033268 1132.636353 60.350658 18.767590 16.001292 -72.028126 795.541687 54.446888 14.611334 15.807847 -72.153903 275.386353 19.388216 14.203801 15.180481 -72.193243 460.166656 33.255249 13.837415 16.003475 -72.034796 635.625000 55.777138 11.395798 16.009796 -72.027260 503.583344 50.054073 10.060786 15.997036 -72.030810 475.625000 51.305141 9.270514 16.015484 -72.027644 436.363647 49.212711 8.866889 15.406087 -72.071898 94.020691 11.270678 8.342062