Summary Page Created:Sat November 25, 2006 03:03 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590153

Instrument: ACIS Obs ID: 1544 Source: E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

acisf01544N002 full img2.fits acisf01544N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 03:03 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590153

Instrument: ACIS Obs ID: 1544 Source: E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T07:27:30 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T22:52:24 Observation start date DATE-END 2001-06-06T01:10:25 Observation end date RA PNT 16.266557018612 Pointing RA DEC PNT -72.065250988558 Pointing Dec ROLL PNT 127.09902429237 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-25T08:01:48 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-05T22:52:24 Observation start date DATE-END 2001-06-06T01:10:25 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102- 72 (JUNE 2001)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1544 Observation id SEQ NUM 590153 Sequence number RA NOM 16.266557018612 Nominal RA DEC NOM -72.065250988558 Nominal Dec ROLL NOM 127.09902429237 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat November 25, 2006 03:03 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590153

Instrument: ACIS Obs ID: 1544 Source: E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906367 -72.025870 776.427612 31.243740 24.850660 16.019775 -72.032951 786.291687 54.480404 14.432560 16.015786 -72.034856 679.458313 51.888271 13.094642 16.004561 -72.034881 736.041687 57.872334 12.718369 16.000590 -72.028222 673.583313 54.724915 12.308531 15.996561 -72.030857 510.916656 52.518101 9.728392 16.016291 -72.028094 441.291656 46.835457 9.422171 16.020631 -72.030915 434.791656 48.694874 8.928901 16.009477 -72.026907 432.041656 49.602753 8.710033 16.020318 -72.029511 381.583344 47.695076 8.000477