Summary Page Created:Thu December 14, 2006 03:22 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590157

Instrument: ACIS Obs ID: 1548 Source: CAS A [Chip S3, T=120, Offsets=-2,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

acisf01548N002 full img2.fits acisf01548N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu December 14, 2006 03:22 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590157

Instrument: ACIS Obs ID: 1548 Source: CAS A [Chip S3, T=120, Offsets=-2,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-14T07:49:07 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-13T04:32:18 Observation start date DATE-END 2001-07-13T05:26:03 Observation end date RA PNT 350.81586911412 Pointing RA DEC PNT 58.845261688671 Pointing Dec ROLL PNT 127.80872388198 Pointing Roll RA TARG 350.8575 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.814833 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-14T08:20:19 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-13T04:32:18 Observation start date DATE-END 2001-07-13T05:26:03 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT CAS A [Chip S3, T=120, Offsets=- 2,0,0]

Source name

TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Proposal tit

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1548 Observation id SEQ NUM 590157 Sequence number RA NOM 350.81586911412 Nominal RA DEC NOM 58.845261688671 Nominal Dec ROLL NOM 127.80872388198 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu December 14, 2006 03:22 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590157

Instrument: ACIS Obs ID: 1548 Source: CAS A [Chip S3, T=120, Offsets=-2,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 350.881384 58.796497 383.428558 31.993336 11.984638 350.886609 58.796640 465.857147 42.991795 10.835956 350.853359 58.840562 189.285721 24.322113 7.782454 350.866533 58.811775 88.714287 12.108756 7.326458 350.858359 58.800988 153.352280 23.617016 6.493296 350.891915 58.794366 255.571426 39.889400 6.407001 350.869996 58.828584 107.142860 17.092150 6.268542 350.912950 58.803663 276.142853 44.388203 6.221087 350.848663 58.840050 179.428574 28.851795 6.218974 350.896603 58.835036 210.613632 34.405781 6.121461