Summary Page Created:Wed November 21, 2007 03:06 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590158

Instrument: HRC Obs ID: 1549 Source: CAS A [HRC-I, Offsets=0,0,0 HRC-I, AO2A] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

hrcf01549N004 full img2.fits hrcf01549N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 03:06 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590158

Instrument: HRC Obs ID: 1549 Source: CAS A [HRC-I, Offsets=0,0,0 HRC-I, AO2A] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T07:49:39 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-01-15T07:26:44 Observation start date DATE-END 2001-01-15T09:08:30 Observation end date RA PNT 350.86059794349 Pointing RA DEC PNT 58.810572833253 Pointing Dec ROLL PNT 311.12762081892 Pointing Roll RA TARG 350.8575 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.814833 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T08:05:24 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-01-15T07:26:44 Observation start date DATE-END 2001-01-15T09:08:30 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT CAS A [HRC-I, Offsets=0,0,0 HRC-I, AO2A]

Source name

TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Proposal tit

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1549 Observation id SEQ NUM 590158 Sequence number RA NOM 350.86059794349 Nominal RA DEC NOM 58.810572833253 Nominal Dec ROLL NOM 311.12762081892 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 03:06 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590158

Instrument: HRC Obs ID: 1549 Source: CAS A [HRC-I, Offsets=0,0,0 HRC-I, AO2A] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 350.866289 58.811800 149.500000 14.557931 10.269317 350.848692 58.839967 305.920441 31.805380 9.618513 350.853398 58.840610 229.590912 25.369133 9.050010 350.886025 58.796863 212.541672 26.834934 7.920335 350.857659 58.834291 154.613632 21.691017 7.128003 350.871655 58.840621 162.784088 24.525202 6.637421 350.912788 58.803530 166.204544 26.182314 6.347970 350.921660 58.812314 142.113632 23.243525 6.114117 350.831116 58.842771 175.000000 30.859615 5.670842 350.933446 58.807634 115.857140 20.448685 5.665751