Summary Page Created:Wed November 21, 2007 04:41 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590164

Instrument: HRC Obs ID: 1555 Source: G21.5-0.9 [HRC-I, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2A] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

hrcf01555N004 full img2.fits hrcf01555N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 04:41 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590164

Instrument: HRC Obs ID: 1555 Source: G21.5-0.9 [HRC-I, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2A] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T09:24:58 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-09T00:23:46 Observation start date DATE-END 2001-03-09T03:02:44 Observation end date RA PNT 278.39138845208 Pointing RA DEC PNT -10.564433326651 Pointing Dec ROLL PNT 88.758459518983 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T09:39:40 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-09T00:23:46 Observation start date DATE-END 2001-03-09T03:02:44 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [HRC-I, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2A]

Source name

TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Proposal

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1555 Observation id SEQ NUM 590164 Sequence number RA NOM 278.39138845208 Nominal RA DEC NOM -10.564433326651 Nominal Dec ROLL NOM 88.758459518983 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 04:41 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590164

Instrument: HRC Obs ID: 1555 Source: G21.5-0.9 [HRC-I, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2A] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.389890 -10.568803 103.875000 20.585577 5.046009 278.697722 -10.626789 90.812500 23.638624 3.841700 278.719676 -10.550673 113.395348 30.355042 3.735635 278.352613 -10.262449 90.532143 24.727179 3.661240 278.332284 -10.284017 84.125000 23.520021 3.576740 278.365730 -10.590090 22.000000 6.248635 3.520769 278.633135 -10.451246 60.888195 17.433439 3.492610 278.641442 -10.559737 74.541664 21.579882 3.454220 278.316526 -10.296017 68.522728 20.602299 3.325975 278.091298 -10.620433 74.286606 22.415529 3.314069