Summary Page Created:Fri December 15, 2006 16:18 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590167

Instrument: HRC Obs ID: 1558 Source: G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2B] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

hrcf01558N002 full img2.fits hrcf01558N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri December 15, 2006 16:18 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590167

Instrument: HRC Obs ID: 1558 Source: G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2B] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-12-15T19:33:58 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-27T08:33:39 Observation start date DATE-END 2001-07-27T11:58:41 Observation end date RA PNT 278.38787277856 Pointing RA DEC PNT -10.572873733378 Pointing Dec ROLL PNT 249.25577412328 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-12-15T21:16:09 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-27T08:33:39 Observation start date DATE-END 2001-07-27T11:58:41 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2B]

Source name

TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Proposal

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1558 Observation id SEQ NUM 590167 Sequence number RA NOM 278.38787277856 Nominal RA DEC NOM -10.572873733378 Nominal Dec ROLL NOM 249.25577412328 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri December 15, 2006 16:18 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590167

Instrument: HRC Obs ID: 1558 Source: G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2B] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.517417 -10.296011 978.845520 68.493492 14.291073 278.480598 -10.284011 905.800903 66.343201 13.653258 278.309227 -10.842602 702.250000 67.126556 10.461582 278.504771 -10.290432 759.985718 74.421562 10.211903 278.311256 -10.842221 539.230774 57.507500 9.376703 278.274980 -10.831340 588.458313 73.276436 8.030663 278.291996 -10.837025 624.458313 78.323837 7.972775 278.293779 -10.874644 740.129578 92.966492 7.961251 278.275315 -10.827300 456.255951 60.421040 7.551276 278.264515 -10.850099 539.960693 76.203789 7.085746