Summary Page Created:Wed November 21, 2007 04:58 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 890024

Instrument: HRC Obs ID: 1670 Source: COMA PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATION OF THE COMA CLUSTER

hrcf01670N004 full img2.fits hrcf01670N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 04:58 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 890024

Instrument: HRC Obs ID: 1670 Source: COMA PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATION OF THE COMA CLUSTER

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T09:25:57 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-05T16:08:04 Observation start date DATE-END 2001-03-05T21:32:28 Observation end date RA PNT 194.94897987182 Pointing RA DEC PNT 27.970893953491 Pointing Dec ROLL PNT 123.70937309197 Pointing Roll RA TARG 194.95 Observer’s specified target RA DEC TARG 27.966667 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T09:56:46 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-05T16:08:04 Observation start date DATE-END 2001-03-05T21:32:28 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT COMA Source name TITLE HRC-I CALIBRATION OBSERVATION OF THE COMA CLUSTER

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1670 Observation id SEQ NUM 890024 Sequence number RA NOM 194.94897987182 Nominal RA DEC NOM 27.970893953491 Nominal Dec ROLL NOM 123.70937309197 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 04:58 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 890024

Instrument: HRC Obs ID: 1670 Source: COMA PI: Dr. CXC Calibration Title: HRC-I CALIBRATION OBSERVATION OF THE COMA CLUSTER

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 194.819584 27.896505 160.044647 20.664562 7.744884 194.746931 27.885724 190.625000 27.325138 6.976177 195.129771 27.683099 227.788559 40.495171 5.625080 194.744012 27.749800 166.666672 31.433504 5.302198 194.733243 28.245174 219.053864 42.045227 5.209958 195.233987 27.932998 132.800003 26.915363 4.933985 194.723994 27.754616 160.166672 32.580853 4.915976 194.726018 28.223338 188.661133 38.873024 4.853266 195.108169 27.685210 166.212631 34.593014 4.804803 194.869448 27.727885 131.903442 27.474216 4.800991