Summary Page Created:Wed November 21, 2007 19:54 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 490020

Instrument: HRC Obs ID: 4288 Source: RXJ1856.5-3754 PI: Dr Maxim Markevitch Title: CALIBRATION OF ACIS PARTICLE BACKGROUND AND HRC QUANTUM EFFICIENCY

hrcf04288N003 full img2.fits hrcf04288N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 19:54 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 490020

Instrument: HRC Obs ID: 4288 Source: RXJ1856.5-3754 PI: Dr Maxim Markevitch Title: CALIBRATION OF ACIS PARTICLE BACKGROUND AND HRC QUANTUM EFFICIENCY

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-22T00:33:43 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-09-23T12:22:31 Observation start date DATE-END 2002-09-23T15:04:42 Observation end date RA PNT 284.14589891246 Pointing RA DEC PNT -37.913699807078 Pointing Dec ROLL PNT 278.61781676608 Pointing Roll RA TARG 284.147083 Observer’s specified target RA DEC TARG -37.909611 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-22T00:53:08 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-09-23T12:22:31 Observation start date DATE-END 2002-09-23T15:04:42 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT RXJ1856.5-3754 Source name TITLE CALIBRATION OF ACIS PARTI- CLE BACKGROUND AND HRC QUANTUM EFFICIENCY OBSERVER Dr Maxim Markevitch Principal investigator OBS ID 4288 Observation id SEQ NUM 490020 Sequence number RA NOM 284.14589891246 Nominal RA DEC NOM -37.913699807078 Nominal Dec ROLL NOM 278.61781676608 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 19:54 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 490020

Instrument: HRC Obs ID: 4288 Source: RXJ1856.5-3754 PI: Dr Maxim Markevitch Title: CALIBRATION OF ACIS PARTICLE BACKGROUND AND HRC QUANTUM EFFICIENCY

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 284.148641 -37.910153 13455.666992 121.794502 110.478439 284.529001 -37.906276 141.466064 29.653288 4.770670 283.769686 -37.996078 128.324112 30.462229 4.212565 284.152647 -37.610814 116.908928 29.763010 3.927994 284.519866 -37.817989 100.030357 25.651775 3.899549 284.131742 -38.206179 106.791664 27.523767 3.879980 284.242075 -38.221349 106.750832 27.932701 3.821715 284.183047 -38.235794 118.096344 31.084829 3.799163 284.485755 -37.797463 92.458336 24.459049 3.780128 283.792011 -37.862063 89.000000 23.772995 3.743744