Summary Page Created:Mon January 22, 2007 09:04 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590224

Instrument: ACIS Obs ID: 2835 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02835N003 full img2.fits acisf02835N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon January 22, 2007 09:04 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590224

Instrument: ACIS Obs ID: 2835 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-22T13:53:53 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-05T12:09:38 Observation start date DATE-END 2001-12-05T14:39:33 Observation end date RA PNT 16.229651608317 Pointing RA DEC PNT -72.132894857718 Pointing Dec ROLL PNT 308.91897433229 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-22T14:03:51 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-05T12:09:38 Observation start date DATE-END 2001-12-05T14:39:33 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7,0,0]

Source name

TITLE AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2835 Observation id SEQ NUM 590224 Sequence number RA NOM 16.229651608317 Nominal RA DEC NOM -72.132894857718 Nominal Dec ROLL NOM 308.91897433229 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon January 22, 2007 09:04 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590224

Instrument: ACIS Obs ID: 2835 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.006158 -72.027310 1330.704590 68.455750 19.438902 16.016777 -72.034218 1280.055176 65.948822 19.409826 16.002771 -72.034352 1355.413818 73.555611 18.427063 16.017821 -72.028294 1001.875000 63.179722 15.857541 15.998761 -72.033132 1191.227295 77.205109 15.429384 15.808321 -72.153949 295.250000 19.546343 15.105128 16.387282 -72.225443 96.180000 12.097899 7.950140 16.480212 -72.064028 61.318180 9.567231 6.409188 16.797463 -71.862676 177.258636 30.604067 5.791996 16.290240 -72.196412 40.000000 7.763581 5.152262