Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:09 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590227

Instrument: ACIS Obs ID: 2838 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02838N002 full img2.fits acisf02838N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:09 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590227

Instrument: ACIS Obs ID: 2838 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T12:45:59 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-05T19:16:33 Observation start date DATE-END 2001-12-05T21:35:03 Observation end date RA PNT 15.956446019289 Pointing RA DEC PNT -72.135339247231 Pointing Dec ROLL PNT 308.38511592693 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T13:08:24 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-05T19:16:33 Observation start date DATE-END 2001-12-05T21:35:03 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0]

Source name

TITLE AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2838 Observation id SEQ NUM 590227 Sequence number RA NOM 15.956446019289 Nominal RA DEC NOM -72.135339247231 Nominal Dec ROLL NOM 308.38511592693 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:09 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590227

Instrument: ACIS Obs ID: 2838 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906435 -72.025887 774.642517 30.004602 25.817457 16.020129 -72.032859 1077.712524 61.995544 17.383709 15.996981 -72.031010 1026.185059 64.785110 15.839828 16.008681 -72.027194 997.387512 63.799419 15.633175 16.017142 -72.034346 837.852295 54.393555 15.403522 16.001910 -72.034419 899.215881 62.951172 14.284340 15.999999 -72.028269 892.032471 64.109856 13.914124 15.807919 -72.153938 249.428574 18.642202 13.379781 16.017985 -72.028220 667.657471 57.326920 11.646492 16.527047 -71.866100 208.642960 29.945660 6.967385