Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:00 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590230

Instrument: ACIS Obs ID: 2841 Source: E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02841N002 full img2.fits acisf02841N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:00 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590230

Instrument: ACIS Obs ID: 2841 Source: E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T12:44:41 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-06T02:12:03 Observation start date DATE-END 2001-12-06T04:30:33 Observation end date RA PNT 16.30385779768 Pointing RA DEC PNT -72.051211039696 Pointing Dec ROLL PNT 308.44293898906 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T13:00:09 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-06T02:12:03 Observation start date DATE-END 2001-12-06T04:30:33 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0]

Source name

TITLE AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2841 Observation id SEQ NUM 590230 Sequence number RA NOM 16.30385779768 Nominal RA DEC NOM -72.051211039696 Nominal Dec ROLL NOM 308.44293898906 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:00 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590230

Instrument: ACIS Obs ID: 2841 Source: E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906194 -72.025934 634.420471 27.871555 22.762291 16.000967 -72.028165 1000.295471 57.198105 17.488262 16.003518 -72.034546 991.761353 62.897175 15.767980 16.019484 -72.033168 717.541687 51.715534 13.874780 15.997953 -72.031296 791.738647 58.005539 13.649364 16.013555 -72.035084 648.416687 49.521778 13.093566 16.008817 -72.027197 631.295471 53.797680 11.734622 16.020144 -72.029743 341.541656 44.409630 7.690712 16.480264 -72.064036 79.238640 10.452230 7.581027 16.008658 -72.031475 296.852264 40.020157 7.417569