Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:11 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590232

Instrument: ACIS Obs ID: 2843 Source: E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02843N002 full img2.fits acisf02843N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:11 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590232

Instrument: ACIS Obs ID: 2843 Source: E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T12:48:10 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-06T06:49:18 Observation start date DATE-END 2001-12-06T09:27:03 Observation end date RA PNT 15.980578013646 Pointing RA DEC PNT -72.023093572873 Pointing Dec ROLL PNT 307.91721790391 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T13:10:31 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-06T06:49:18 Observation start date DATE-END 2001-12-06T09:27:03 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=1,0,0]

Source name

TITLE AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2843 Observation id SEQ NUM 590232 Sequence number RA NOM 15.980578013646 Nominal RA DEC NOM -72.023093572873 Nominal Dec ROLL NOM 307.91721790391 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:11 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590232

Instrument: ACIS Obs ID: 2843 Source: E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906328 -72.025918 758.000000 29.533432 25.665829 15.807584 -72.153743 297.954559 19.069593 15.624588 16.018904 -72.032401 464.000000 47.330364 9.803432 16.017789 -72.033764 433.428558 47.959023 9.037477 16.007964 -72.033219 281.857147 34.417431 8.189372 16.015905 -72.034810 377.285706 46.344620 8.140874 16.003646 -72.034814 405.285706 51.015408 7.944378 16.018778 -72.032934 383.571442 50.345612 7.618766 15.998478 -72.028331 300.571442 40.995655 7.331788 16.008780 -72.032119 241.428574 33.386425 7.231339