Summary Page Created:Sat January 20, 2007 03:49 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590235

Instrument: ACIS Obs ID: 2846 Source: E0102-72.3 [Chip S0, T=120, Offsets=21,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02846N002 full img2.fits acisf02846N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 03:49 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590235

Instrument: ACIS Obs ID: 2846 Source: E0102-72.3 [Chip S0, T=120, Offsets=21,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T08:33:10 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-08T23:17:57 Observation start date DATE-END 2001-12-09T01:48:47 Observation end date RA PNT 15.35424871069 Pointing RA DEC PNT -71.743526015254 Pointing Dec ROLL PNT 304.81307290092 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T08:48:54 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-08T23:17:57 Observation start date DATE-END 2001-12-09T01:48:47 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S0, T=120, Offsets=21,0,0]

Source name

TITLE AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2846 Observation id SEQ NUM 590235 Sequence number RA NOM 15.35424871069 Nominal RA DEC NOM -71.743526015254 Nominal Dec ROLL NOM 304.81307290092 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 03:49 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590235

Instrument: ACIS Obs ID: 2846 Source: E0102-72.3 [Chip S0, T=120, Offsets=21,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.757203 -72.029328 165.584717 28.023441 5.908793 15.908212 -72.025980 152.857712 28.243795 5.412081 16.085563 -71.958303 133.495010 26.314766 5.073008 15.727119 -72.018256 124.047325 30.056032 4.127203 15.072179 -71.673292 36.075863 9.050218 3.986187 15.337647 -71.666769 27.875000 7.305885 3.815417 15.986561 -71.983093 111.305649 29.333328 3.794511 15.775985 -71.882983 60.125000 15.864625 3.789878 16.024622 -71.933728 106.500000 28.753786 3.703860 15.819524 -72.016729 111.873756 31.580006 3.542550