Summary Page Created:Wed January 17, 2007 22:20 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590236

Instrument: ACIS Obs ID: 2847 Source: E0102-72.3 [Chip S2, T=120, Offsets=5,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02847N002 full img2.fits acisf02847N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed January 17, 2007 22:20 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590236

Instrument: ACIS Obs ID: 2847 Source: E0102-72.3 [Chip S2, T=120, Offsets=5,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-18T03:06:09 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-09T01:48:47 Observation start date DATE-END 2001-12-09T04:07:18 Observation end date RA PNT 15.853540847604 Pointing RA DEC PNT -71.966078753806 Pointing Dec ROLL PNT 305.11438395822 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-18T03:19:19 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-09T01:48:47 Observation start date DATE-END 2001-12-09T04:07:18 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S2, T=120, Offsets=5,0,0]

Source name

TITLE AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2847 Observation id SEQ NUM 590236 Sequence number RA NOM 15.853540847604 Nominal RA DEC NOM -71.966078753806 Nominal Dec ROLL NOM 305.11438395822 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed January 17, 2007 22:20 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590236

Instrument: ACIS Obs ID: 2847 Source: E0102-72.3 [Chip S2, T=120, Offsets=5,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906371 -72.025890 493.428558 25.955160 19.010809 16.019352 -72.032954 970.375000 59.760063 16.237850 15.999796 -72.028279 706.958313 53.403011 13.238173 16.003920 -72.034876 814.833313 61.700600 13.206246 16.017376 -72.034607 611.454529 57.930786 10.554915 16.013276 -72.035340 584.738647 56.151134 10.413657 16.008320 -72.027397 541.500000 54.003204 10.027183 15.997235 -72.030912 558.208313 55.732277 10.015890 16.019618 -72.029493 404.625000 49.539722 8.167688 16.008280 -72.032247 307.208344 42.378624 7.249134