Summary Page Created:Wed January 17, 2007 22:12 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590237

Instrument: ACIS Obs ID: 2848 Source: E0102-72.3 [Chip S4, T=120, Offsets=-9,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02848N002 full img2.fits acisf02848N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed January 17, 2007 22:12 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590237

Instrument: ACIS Obs ID: 2848 Source: E0102-72.3 [Chip S4, T=120, Offsets=-9,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-18T02:58:54 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-09T04:07:18 Observation start date DATE-END 2001-12-09T06:25:47 Observation end date RA PNT 16.298391722427 Pointing RA DEC PNT -72.1610931538 Pointing Dec ROLL PNT 305.38773999176 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-18T03:11:56 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-09T04:07:18 Observation start date DATE-END 2001-12-09T06:25:47 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S4, T=120, Offsets=-9,0,0]

Source name

TITLE AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2848 Observation id SEQ NUM 590237 Sequence number RA NOM 16.298391722427 Nominal RA DEC NOM -72.1610931538 Nominal Dec ROLL NOM 305.38773999176 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed January 17, 2007 22:12 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590237

Instrument: ACIS Obs ID: 2848 Source: E0102-72.3 [Chip S4, T=120, Offsets=-9,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.001345 -72.034049 2946.219971 105.886772 27.824249 16.001442 -72.029792 3031.841309 121.685226 24.915443 16.017157 -72.033903 2346.727539 97.304092 24.117458 16.017645 -72.028910 1456.655029 98.337166 14.812863 15.907550 -72.026091 307.056824 21.220295 14.469959 16.387306 -72.225467 103.285713 12.461667 8.288274 17.048507 -72.375035 178.425247 27.799049 6.418394 16.732654 -72.412638 173.708328 31.514799 5.511961 16.401799 -72.163506 50.142857 9.208853 5.445071 16.290324 -72.196408 47.142857 9.021741 5.225472