Summary Page Created:Wed January 17, 2007 22:15 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590238

Instrument: ACIS Obs ID: 2849 Source: E0102-72.3 [Chip S5, T=120, Offsets=-17,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02849N002 full img2.fits acisf02849N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed January 17, 2007 22:15 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590238

Instrument: ACIS Obs ID: 2849 Source: E0102-72.3 [Chip S5, T=120, Offsets=-17,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-18T02:59:24 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-09T06:25:47 Observation start date DATE-END 2001-12-09T08:43:01 Observation end date RA PNT 16.553480625983 Pointing RA DEC PNT -72.272079115819 Pointing Dec ROLL PNT 305.50363353749 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-18T03:14:22 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-09T06:25:47 Observation start date DATE-END 2001-12-09T08:43:01 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S5, T=120, Offsets=-17,0,0]

Source name

TITLE AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2849 Observation id SEQ NUM 590238 Sequence number RA NOM 16.553480625983 Nominal RA DEC NOM -72.272079115819 Nominal Dec ROLL NOM 305.50363353749 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed January 17, 2007 22:15 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590238

Instrument: ACIS Obs ID: 2849 Source: E0102-72.3 [Chip S5, T=120, Offsets=-17,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.008213 -72.031355 15403.107422 141.896881 108.551422 16.007729 -72.028098 2197.820557 133.982529 16.403786 16.387388 -72.225388 174.285721 16.033928 10.869807 15.908478 -72.024409 288.055847 26.671291 10.800221 16.737171 -72.413419 98.974998 12.451922 7.948572 17.150085 -72.416765 122.392159 22.133871 5.529632 16.290026 -72.196616 53.055172 9.691077 5.474641 17.158741 -72.415950 110.041664 21.818945 5.043400 16.974735 -72.557148 116.411957 25.416632 4.580149 17.267480 -72.463390 126.801788 28.558702 4.440040