Summary Page Created:Wed September 20, 2006 18:55 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590246

Instrument: ACIS Obs ID: 2857 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02857N002 full img2.fits acisf02857N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 18:55 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590246

Instrument: ACIS Obs ID: 2857 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-20T22:36:39 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T02:09:03 Observation start date DATE-END 2002-06-21T04:36:37 Observation end date RA PNT 15.888324642969 Pointing RA DEC PNT -71.91663591589 Pointing Dec ROLL PNT 113.00709019285 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-20T22:54:26 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T02:09:03 Observation start date DATE-END 2002-06-21T04:36:37 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7,0,0]

Source name

TITLE AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2857 Observation id SEQ NUM 590246 Sequence number RA NOM 15.888324642969 Nominal RA DEC NOM -71.91663591589 Nominal Dec ROLL NOM 113.00709019285 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 18:55 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590246

Instrument: ACIS Obs ID: 2857 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-7,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.000525 -72.034351 1551.443237 70.680092 21.950214 16.018891 -72.033346 1283.079590 65.271141 19.657686 16.008632 -72.027233 1142.255127 63.038265 18.120028 15.998329 -72.032525 938.406921 70.596611 13.292521 16.019202 -72.029175 700.082764 58.920410 11.881838 15.407489 -72.072525 260.607971 25.215874 10.335076 15.083076 -72.126530 165.355057 26.764465 6.178156 15.431595 -71.908992 53.875000 9.922404 5.429632 15.906544 -72.025942 50.282501 9.616811 5.228605 14.939596 -72.018623 121.641197 25.384920 4.791868