Summary Page Created:Wed September 20, 2006 18:57 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590249

Instrument: ACIS Obs ID: 2860 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02860N002 full img2.fits acisf02860N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 18:57 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590249

Instrument: ACIS Obs ID: 2860 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-20T22:39:51 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T09:16:57 Observation start date DATE-END 2002-06-21T11:37:07 Observation end date RA PNT 16.150542897936 Pointing RA DEC PNT -71.936936741356 Pointing Dec ROLL PNT 112.94696599432 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-20T22:56:05 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T09:16:57 Observation start date DATE-END 2002-06-21T11:37:07 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0]

Source name

TITLE AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2860 Observation id SEQ NUM 590249 Sequence number RA NOM 16.150542897936 Nominal RA DEC NOM -71.936936741356 Nominal Dec ROLL NOM 112.94696599432 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 18:57 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590249

Instrument: ACIS Obs ID: 2860 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,4,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.019687 -72.032581 1149.125000 63.241734 18.170359 16.016901 -72.034294 1144.307495 64.080139 17.857443 16.001656 -72.034361 1064.182495 71.357147 14.913468 15.999276 -72.028632 848.238647 57.816090 14.671325 16.009532 -72.027124 735.647705 55.062157 13.360314 15.997961 -72.031528 782.455017 66.719604 11.727513 16.019860 -72.028784 515.329529 49.792614 10.349518 15.411310 -72.072636 213.409088 29.665146 7.193933 15.360139 -72.146785 181.823807 28.887211 6.294267 15.907108 -72.025969 40.020691 8.153724 4.908271