Summary Page Created:Wed September 20, 2006 20:13 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590251

Instrument: ACIS Obs ID: 2862 Source: E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02862N003 full img2.fits acisf02862N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 20:13 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590251

Instrument: ACIS Obs ID: 2862 Source: E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-20T23:54:43 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T13:57:17 Observation start date DATE-END 2002-06-21T16:17:26 Observation end date RA PNT 15.822015970198 Pointing RA DEC PNT -72.135730579208 Pointing Dec ROLL PNT 112.39858964523 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-21T00:12:47 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T13:57:17 Observation start date DATE-END 2002-06-21T16:17:26 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0]

Source name

TITLE AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2862 Observation id SEQ NUM 590251 Sequence number RA NOM 15.822015970198 Nominal RA DEC NOM -72.135730579208 Nominal Dec ROLL NOM 112.39858964523 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 20:13 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590251

Instrument: ACIS Obs ID: 2862 Source: E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.019674 -72.032902 1499.255127 65.861649 22.763706 15.999663 -72.028649 1217.441406 66.323265 18.356174 16.002953 -72.034785 1228.117188 70.007767 17.542585 15.180169 -72.192060 501.791962 28.992165 17.307848 16.008938 -72.027362 1098.375000 69.318069 15.845436 15.808158 -72.153992 283.285706 18.663122 15.178902 16.019849 -72.028712 699.579529 58.533386 11.951804 15.406516 -72.071869 170.272720 15.361687 11.084248 15.686600 -72.256054 71.556816 10.470376 6.834217 15.005171 -72.344870 144.355057 26.349121 5.478553