Summary Page Created:Wed September 20, 2006 19:43 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590253

Instrument: ACIS Obs ID: 2864 Source: E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02864N002 full img2.fits acisf02864N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 19:43 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590253

Instrument: ACIS Obs ID: 2864 Source: E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-20T22:53:57 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T18:37:36 Observation start date DATE-END 2002-06-21T21:03:44 Observation end date RA PNT 16.23185574841 Pointing RA DEC PNT -72.084048774492 Pointing Dec ROLL PNT 112.59825424494 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-20T23:42:46 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T18:37:36 Observation start date DATE-END 2002-06-21T21:03:44 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0]

Source name

TITLE AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2864 Observation id SEQ NUM 590253 Sequence number RA NOM 16.23185574841 Nominal RA DEC NOM -72.084048774492 Nominal Dec ROLL NOM 112.59825424494 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 19:43 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590253

Instrument: ACIS Obs ID: 2864 Source: E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.018992 -72.033304 809.333313 55.154156 14.674023 16.014539 -72.035118 592.916687 47.579197 12.461679 16.003646 -72.035129 648.708313 52.467236 12.364065 15.996998 -72.030587 564.125000 52.931717 10.657598 15.999380 -72.028501 549.791687 52.460148 10.480177 16.003434 -72.027882 524.875000 53.170940 9.871464 15.406897 -72.072895 176.475861 19.088060 9.245354 16.021038 -72.029883 417.916656 46.223076 9.041300 16.010060 -72.027148 393.583344 49.976181 7.875418 16.480129 -72.064077 89.857140 11.533907 7.790694