Summary Page Created:Wed October 4, 2006 05:55 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590262

Instrument: ACIS Obs ID: 2873 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

acisf02873N003 full img2.fits acisf02873N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed October 4, 2006 05:55 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590262

Instrument: ACIS Obs ID: 2873 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-10-04T09:28:39 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-09-14T01:10:21 Observation start date DATE-END 2002-09-14T04:34:22 Observation end date RA PNT 278.38770459348 Pointing RA DEC PNT -10.589165593594 Pointing Dec ROLL PNT 269.67596941981 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-10-04T09:54:01 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-09-14T01:10:21 Observation start date DATE-END 2002-09-14T04:34:22 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,0]

Source name

TITLE AO3B CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2873 Observation id SEQ NUM 590262 Sequence number RA NOM 278.38770459348 Nominal RA DEC NOM -10.589165593594 Nominal Dec ROLL NOM 269.67596941981 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed October 4, 2006 05:55 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590262

Instrument: ACIS Obs ID: 2873 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.389894 -10.568931 936.285706 59.757755 15.668020 278.365667 -10.590153 150.571426 14.246251 10.569197 278.368021 -10.401656 149.000000 17.267048 8.629153 278.447663 -10.895836 222.458466 31.176003 7.135568 278.250006 -10.487290 80.151726 12.524175 6.399761 278.328093 -10.890209 243.252487 38.189079 6.369687 278.367906 -10.402918 98.329544 16.102863 6.106339 278.326822 -10.883941 180.783936 35.114803 5.148368 278.323070 -10.844900 133.386368 26.937859 4.951632 278.448583 -10.877326 165.898209 33.964756 4.884422