Summary Page Created:Sat September 16, 2006 09:57 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590272

Instrument: ACIS Obs ID: 3473 Source: G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

acisf03473N002 full img2.fits acisf03473N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat September 16, 2006 09:57 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590272

Instrument: ACIS Obs ID: 3473 Source: G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-16T13:37:33 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-05-16T02:53:56 Observation start date DATE-END 2002-05-16T06:04:00 Observation end date RA PNT 278.35743753994 Pointing RA DEC PNT -10.455153463126 Pointing Dec ROLL PNT 106.67246038631 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-16T13:55:56 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-05-16T02:53:56 Observation start date DATE-END 2002-05-16T06:04:00 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0]

Source name

TITLE AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3473 Observation id SEQ NUM 590272 Sequence number RA NOM 278.35743753994 Nominal RA DEC NOM -10.455153463126 Nominal Dec ROLL NOM 106.67246038631 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat September 16, 2006 09:57 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590272

Instrument: ACIS Obs ID: 3473 Source: G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.389811 -10.568822 2953.544922 85.814903 34.417622 278.092533 -10.637686 232.431900 29.325720 7.925871 278.082952 -10.587051 290.544647 41.099964 7.069219 278.111211 -10.634060 177.753571 26.822472 6.627039 278.365633 -10.590039 62.625000 10.452248 5.991534 278.078017 -10.516103 141.125000 24.767538 5.697983 278.105400 -10.611126 175.514282 32.611225 5.382020 278.388663 -10.565276 221.207504 47.992573 4.609203 278.085162 -10.611417 158.990036 35.021656 4.539763 278.032335 -10.384602 77.971413 17.673019 4.411890