Summary Page Created:Wed July 19, 2006 08:47 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290242

Instrument: HRC Obs ID: 3688 Source: VEGA PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 MEASUREMENTS OF THE OPTICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

hrcf03688N002 full img2.fits hrcf03688N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed July 19, 2006 08:47 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290242

Instrument: HRC Obs ID: 3688 Source: VEGA PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 MEASUREMENTS OF THE OPTICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-19T12:23:25 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-01-27T05:02:23 Observation start date DATE-END 2003-01-27T05:44:13 Observation end date RA PNT 279.23993694833 Pointing RA DEC PNT 38.786383785392 Pointing Dec ROLL PNT 31.906041911864 Pointing Roll RA TARG 279.235 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-19T12:45:45 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-01-27T05:02:23 Observation start date DATE-END 2003-01-27T05:44:13 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA Source name TITLE AO4 MEASUREMENTS OF THE OP- TICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3688 Observation id SEQ NUM 290242 Sequence number RA NOM 279.23993694833 Nominal RA DEC NOM 38.786383785392 Nominal Dec ROLL NOM 31.906041911864 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed July 19, 2006 08:47 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290242

Instrument: HRC Obs ID: 3688 Source: VEGA PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 MEASUREMENTS OF THE OPTICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 279.234943 38.783978 118.916664 16.449100 7.229372 278.902099 38.644233 208.551788 38.226517 5.455684 278.879047 38.663242 143.196426 26.750336 5.353070 278.942933 38.588854 130.528564 26.954958 4.842470 279.532220 38.886793 87.666664 22.966110 3.817219 279.482396 38.944055 87.583336 24.213680 3.617101 279.446290 38.949331 59.926197 17.371090 3.449766 279.389691 38.884932 52.542500 15.621223 3.363533 278.926624 38.612844 121.247322 36.726555 3.301353 279.456115 38.851960 51.920456 15.743527 3.297892