Summary Page Created:Wed July 19, 2006 09:23 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290243

Instrument: HRC Obs ID: 3689 Source: VEGA PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 MEASUREMENTS OF THE OPTICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

hrcf03689N002 full img2.fits hrcf03689N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed July 19, 2006 09:23 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290243

Instrument: HRC Obs ID: 3689 Source: VEGA PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 MEASUREMENTS OF THE OPTICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-19T12:55:11 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-01-27T05:44:13 Observation start date DATE-END 2003-01-27T06:26:03 Observation end date RA PNT 279.42213303659 Pointing RA DEC PNT 38.873734007962 Pointing Dec ROLL PNT 31.742410211053 Pointing Roll RA TARG 279.235 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-19T13:21:31 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-01-27T05:44:13 Observation start date DATE-END 2003-01-27T06:26:03 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA Source name TITLE AO4 MEASUREMENTS OF THE OP- TICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3689 Observation id SEQ NUM 290243 Sequence number RA NOM 279.42213303659 Nominal RA DEC NOM 38.873734007962 Nominal Dec ROLL NOM 31.742410211053 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed July 19, 2006 09:23 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290243

Instrument: HRC Obs ID: 3689 Source: VEGA PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 MEASUREMENTS OF THE OPTICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 279.235223 38.783551 250789.828125 537.659058 466.447693 279.083279 38.725584 147.766968 31.311329 4.719281 279.068959 38.738887 126.331253 27.942682 4.521085 279.108555 38.693728 128.355362 29.283848 4.383145 279.719788 38.965946 71.291664 17.619596 4.046158 279.643981 39.037543 68.235291 17.905327 3.810894 279.117296 38.681550 91.445534 26.065128 3.508348 279.211578 38.765131 69.708336 21.246420 3.280945 279.149131 38.762144 72.529411 22.256300 3.258826 279.259800 38.799725 40.977272 12.782830 3.205649