Summary Page Created:Fri July 7, 2006 17:31 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290280

Instrument: HRC Obs ID: 4320 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4B CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

hrcf04320N002 full img2.fits hrcf04320N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri July 7, 2006 17:31 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290280

Instrument: HRC Obs ID: 4320 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4B CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-07T21:06:45 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-09-01T13:45:12 Observation start date DATE-END 2003-09-01T14:10:23 Observation end date RA PNT 332.02296249625 Pointing RA DEC PNT 45.723299546252 Pointing Dec ROLL PNT 190.06799169608 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-07T21:29:49 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-09-01T13:45:12 Observation start date DATE-END 2003-09-01T14:10:23 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE AO4B CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIA- TIONS IN THE HRC-S GAIN

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 4320 Observation id SEQ NUM 290280 Sequence number RA NOM 332.02296249625 Nominal RA DEC NOM 45.723299546252 Nominal Dec ROLL NOM 190.06799169608 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri July 7, 2006 17:31 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290280

Instrument: HRC Obs ID: 4320 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4B CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170146 45.742375 6575.197266 86.239204 76.243713 332.454278 45.723838 75.795532 17.843830 4.247716 332.394655 45.815935 63.844757 15.076856 4.234620 332.433896 45.718814 57.750000 16.437321 3.513346 332.454401 45.779899 56.850891 17.382772 3.270531 331.690945 45.628260 35.916668 11.047780 3.251030 332.251257 45.776744 25.075863 8.319286 3.014184