Summary Page Created:Thu July 27, 2006 16:19 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290292

Instrument: HRC Obs ID: 4332 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

hrcf04332N002 full img2.fits hrcf04332N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 16:19 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290292

Instrument: HRC Obs ID: 4332 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T19:55:51 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T00:26:08 Observation start date DATE-END 2003-02-22T01:02:09 Observation end date RA PNT 332.13129279704 Pointing RA DEC PNT 45.708246819811 Pointing Dec ROLL PNT 3.3263533510377 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T20:17:21 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T00:26:08 Observation start date DATE-END 2003-02-22T01:02:09 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIA- TIONS IN THE HRC-S GAIN

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 4332 Observation id SEQ NUM 290292 Sequence number RA NOM 332.13129279704 Nominal RA DEC NOM 45.708246819811 Nominal Dec ROLL NOM 3.3263533510377 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 16:19 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290292

Instrument: HRC Obs ID: 4332 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169604 45.742276 2797.428467 61.634731 45.387211 331.697452 45.675360 68.324997 16.576540 4.121789 332.472638 45.720479 45.568626 12.429283 3.666231 331.698608 45.656645 55.048214 15.469896 3.558409 331.699401 45.645226 44.356251 13.203314 3.359478 331.689572 45.739364 42.494644 13.528404 3.141142