Summary Page Created:Thu July 27, 2006 16:18 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290294

Instrument: HRC Obs ID: 4334 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

hrcf04334N002 full img2.fits hrcf04334N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 16:18 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290294

Instrument: HRC Obs ID: 4334 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T19:54:58 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T01:27:19 Observation start date DATE-END 2003-02-22T01:52:29 Observation end date RA PNT 332.08344500168 Pointing RA DEC PNT 45.706409908457 Pointing Dec ROLL PNT 3.4438296330846 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T20:17:14 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T01:27:19 Observation start date DATE-END 2003-02-22T01:52:29 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIA- TIONS IN THE HRC-S GAIN

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 4334 Observation id SEQ NUM 290294 Sequence number RA NOM 332.08344500168 Nominal RA DEC NOM 45.706409908457 Nominal Dec ROLL NOM 3.4438296330846 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 16:18 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290294

Instrument: HRC Obs ID: 4334 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169834 45.742272 3948.637451 70.207062 56.242741 332.170066 45.742237 1775.571411 72.148544 24.609941 331.652674 45.648353 102.183037 19.384993 5.271244 331.650148 45.680413 91.708931 20.096962 4.563323 331.649466 45.737647 75.238396 18.737263 4.015442 331.642636 45.718847 68.989288 18.046200 3.822926 331.643386 45.705536 66.044640 18.073761 3.654172 332.434143 45.741621 49.125000 13.521385 3.633134 331.749261 45.645296 44.313725 13.902296 3.187511 331.743439 45.746247 38.882355 12.809578 3.035413